#
# ChangeLog for trunk/data/konvert/postnas_0.5/alkis_PostNAS_0.5_bauteil_bauweise.sql
# 
# Generated by Trac 0.12.3
# 05/02/24 11:47:52
 
Mon, 24 Jan 2011 15:16:36 GMT astrid.emde [70]
	* trunk/data/konvert/postnas_0.5/alkis_PostNAS_0.5_bauteil_bauweise.sql (added)

	neue Referenztabelle ax_bauteil_bauart


